-- *********************************************************************
-- Update Database Script
-- *********************************************************************
-- Change Log: 0_LiquiBaseBuildConfig.xml
-- Ran at: 12/11/13 2:12 PM
-- Against: postgres@jdbc:postgresql://localhost:5432/mercury
-- Liquibase version: 3.0.7
-- *********************************************************************

-- Lock Database
-- Release Database Lock
